<script>
	export default {
		onLaunch: function() {
			uni.cache.autoRemove()
			// const updateManager = wx.getUpdateManager()
			
			// updateManager.onCheckForUpdate(function(res) {
			// 	// 请求完新版本信息的回调
			// 	console.log(res.hasUpdate)
			// 	if (res.hasUpdate) {
			// 		wx.showToast({
			// 			title: "即将有更新请留意"
			// 		});
			// 	}
			// })
			// updateManager.onUpdateReady(function() {
			// 	wx.showModal({
			// 		title: '更新提示',
			// 		content: '新版本已经准备好，是否重启应用？',
			// 		success: function(res) {
			// 			if (res.confirm) {
			// 				// 新的版本已经下载好，调用 applyUpdate 应用新版本并重启
			// 				updateManager.applyUpdate()
			// 			} else {
			// 				wx.showToast({
			// 					icon: "none",
			// 					title: "小程序下一次「冷启动」时会使用新版本"
			// 				});
			// 				wx.exitMiniProgram();
			// 			}
			// 		}
			// 	})
			// })
			// updateManager.onUpdateFailed(function() {
			// 	// 新版本下载失败
			// 	wx.showToast({
			// 		icon: "none",
			// 		title: "更新失败，下次启动继续..."
			// 	});
			// })
		},
		async onShow() {
			this.$store.dispatch("HeightActions"); //获取随时获取页面的高度
			
		},
		onHide: function() {}
	}
</script>

<style lang="scss">
	@import '@/uni_modules/uview-ui/index.scss';
	/* #ifndef APP-PLUS-NVUE */
	@import './common/css/uni.scss';
	/* #endif */
	/* uni.scss */
	@import './common/css/flex.css';
</style>